const Disclaimer = () => (
  <section style={{
    background: '#fff', padding: '64px 40px 96px', borderTop: '1px solid #DEDEDE'
  }}>
    <div style={{ maxWidth: 900, margin: '0 auto' }}>
      <div style={{
        fontSize: 11, fontWeight: 600, letterSpacing: '0.16em', textTransform: 'uppercase',
        color: '#A3A3A3', marginBottom: 16
      }}>Avertissement</div>
      <p style={{ fontSize: 15, lineHeight: 1.7, color: '#393A3D', margin: 0 }}>
        Les stratégies mises en œuvre dans les mandats de Kyoseil AM via Fundora comportent un risque de perte en
        capital et sont peu liquides. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.
        L'objectif de rendement net annuel de 9 % à 12 % est strictement indicatif et ne constitue pas un
        engagement contractuel. Il est recommandé de bien comprendre les caractéristiques et les risques de la
        dette privée avant d'investir. Les chiffres présentés (LVR moyen, valeur des actifs gagés, historique de
        pertes) sont issus du fonds sous-jacent à la stratégie Bridge Crédit et ne constituent en aucun cas une
        garantie pour les souscriptions à venir. Des défauts peuvent survenir à l'avenir, y compris sur des prêts
        de cette nature. Le DICI et le prospectus complet sont mis à disposition de l'investisseur lors de la
        souscription.
      </p>
    </div>
  </section>
);
window.Disclaimer = Disclaimer;
